-- 电表表新增本地参数档案关联字段（关联 yw_electrical_param.id）
ALTER TABLE `yw_electrical`
    ADD COLUMN `electrical_param_id` int NULL DEFAULT NULL COMMENT '电表参数ID（关联 yw_electrical_param.id）' AFTER `param_id`;
